# Старинные часы.(S)

Александр Сергеевич Черевков

Вся наша жизнь от времени зависет.

Старинные часы.(S)

Над моей детскою кроваткой,

Где все, как в жизни, в беспорядке.

Висят на стенке, как игрушка,

Часы старинные "кукушка".


"Тик так, тик так" - стучат часы.

Спешат секунды и минутки,

Они уже создали сутки.

Вот сутки собраны в недели,

Я сам встаю из колыбели.

Недели мчатся без конца

И создаются месяца.


Свой у Времени каприз природы,

Все месяцы собрались в годы.

Что надо делать день за днем,

Мы оставляем на потом.

Еще мы не достигли цели,

А годы жизни пролетели...


...Все также на стене игрушка,

Часы старинные "кукушка".

"Тик так, тик так" - в который раз,

Стучат часы, но, не для нас.