# О "супермаховике", предложенном в патенте Сша Us 9,667,117 B2, вызывающем недоумение специалистов

Нурбей Владимирович Гулиа

Гулиа Нурбей Владимирович, Лаврентьев Александр Иванович

О "супермаховике", предложенном в патенте США US 9,667,117 B2, вызывающем недоумение специалистов


Недавно мы натолкнулись на статью в Интернете об устройстве для подзарядки электромобилей под названием: "ШКОДА решилась первой раскрутить супермаховик, ИЗУМИВ экспертов".

Мы уже давно знаем про "супермаховики" - очень энергоёмкие и безопасные при разрыве витые маховики из гибких и прочных материалов, например, лент, проволок, волокон и пр. Но на всякий случай решили посмотреть про супермаховики в Википедии. И вот что нашли: "Супермаховик - особый тип маховика, который изобрёл советский инженер Н.В.Гулиа в 1964 году..." и т.д. А также нашли в Интернете фотографии рис.1 в приложении (верхнее фото), разорванных при испытаниях в Головном советском НИИ - ЦНИИТМАШе 12-ти ленточных супермаховиков, где видно, что витой обод остался целым, и оторвался только последний виток ленты, что совершенно безопасно (это же подтверждено в 2018 г. на рис.1. нижнее фото, диаметр маховика 1500 мм ), в отличие от маховиков монолитных, где осколки при разрыве имеют скорость пушечного снаряда и пробивают толстенные стены! (см. рис.2, верхнее фото).

Выходит, ШКОДА только сейчас "решилась" раскрутить супермаховик, причём "изумив экспертов", а первый из авторов данной статьи не только "решился", но и раскрутил до разрыва 12 супермаховиков, в Головном советском НИИ - ЦНИИТМАШе уже более полусотни лет назад.

Мы нашли патент США на супермаховик компании Чакратек - US 9,667,117 B2, первый автор которого гражданин Израиля Илан бен Давид, и были действительно озадачены его устройством (см. рис.3). Увидев это, мы бросились изучать по этому патенту устройство супермаховика, который должен был "изумить экспертов", и ещё сильнее изумились сами. Супермаховик представлял собой цилиндрическую болванку, которая была "утыкана" тонкими стеклянными прутиками, несущими на своих концах достаточно тяжелые грузы, которые, собственно, и должны были накапливать энергию при вращении этого, с позволения сказать, супермаховика.

Почти все специалисты в области маховичных накопителей знают работы известного американского ученого в этой области доктора Давида Рабенхорста. Одним из первых его маховиков была конструкция с центральным ступичным диском с цилиндрическими радиальными стержнями, закрепленными на нем. Мы решили проверить его ранние патенты и нашли тот, который описывал устройство подобных маховиков (US 3,698,262 / 1972). На рис.4 изображены маховики, почти полностью совпадающие с фигурами в патенте "Чакратек" US 9,667,117 B2 / 2017 (рис.3). Выходит понадобилось 45 лет, чтобы полностью повторить известную конструкцию и получить на нее патент. Куда же смотрела патентная служба США? Проведенные испытания в США еще в 80-х годах подобных маховиков показали их полную несостоятельность! Сам Рабенхорст перешел к витым маховикам и считал свои первые работы ошибочными. А теперь малоизвестная фирма Чакратек "копирует" то же самое и получает значительные деньги инвесторов (о финансировании проекта Чакратек мы узнали в интернете и начальная сумма составила более 9 млн. долларов).

Мы брали информацию только из открытых источников, но вызывает удивление, что авторы предлагаемого в упомянутом патенте "супермаховика", приводя многочисленные фотографии его корпусов, нигде не раскрыли устройства изготовленного тела вращения (а чего опасаться, конструкция ведь запатентована!), и даже не дали его размеров и размеров корпуса. Только проведя тщательный анализ предложения и сравнение его с распространёнными конструкциями витых из углеродных волокон супермаховиков (например, фирмы Beacon Power), мы предположили, что в патенте описано одно устройство, скорее всего неработоспособное, а изготавливается и поставляется обычный витой углеволокнный супермаховик, по размерам и характеристикам идентичный укороченному по длине супермаховику Beacon Power. Но компания Beacon Power позаботилась о своих клиентах, заглубив устройство в специальный защитный подземный бетонный цилиндр. Хотя и это, судя по фотографиям разрыва (рис.2 нижнее фото), не очень помогло - крышка цилиндра была сорвана высокоэнергетическими осколками, которые вырвались наружу и рассеялись на значительном расстоянии), а "Чакратек" расположила незащищенные корпуса прямо в зоне поражения людей, находящихся вблизи устройства, например, для зарядки своего электромобиля.

Непонятно, зачем такие опасные устройства и их расположение пропагандируются в печати? Во всяком случае, хотелось бы не по патенту, а по реальному материалу ( изготовленному прототипу, чертежу, схеме, описанию - как это делается в общепринятой практике) ознакомиться с испытанным - настоящим "супермаховиком", названным так автором не только из-за большой удельной энергоёмкости, а, главным образом, из-за абсолютной безопасности его разрыва!