# Спираль Архимеда

Александр Михайлович Хатыбов

Вихрь видели все. Но как он формируется?

А.М.Хатыбов


Основы ноосферы


СПИРАЛЬ АРХИМЕДА


Образование вихревых потоков, например, воздуха, а также направленное движение любых жидкостей и сыпучих материалов подчинено определенным законам.

Эти же законы используются и при исследовании свойств неинерционной массы. Рассмотрим закон Кулона:

Оператор i определяет знак формулы в зависимости от угла скольжения заряда. Заряд может быть только отрицательным, но при достижении заданного угла меняет знак на противоположный (не сам заряд становится положительным, а именно угол задает его знак). Это особенно важно при расчете направленного движения неинерционной массы, и не учет зависимости заряд - знак не позволяет создать даже модель управляемого процесса.

Число углов поворота заряда согласуется с мультипликативным соотношением для системы симметрии, или 108 (18 осей и 6 трансляций). Но это - только в комплексном пространстве.

Вводя функцию y = sinx, осуществляем смену координат и получаем 36 - мультипликативное соотношение (12 осей и 3 трансляции) для кватерниона.

Ввод синусоидальной функции в системе полной симметрии есть скачок на угол pi/2 c продолжением знаковой системы из предыдущего ряда. Однако сам ввод этой функции есть прямая зависимость от значения числа pi и, как будет показано далее, не знание этого числа приводит к хаотическому распылению мощности потенциала, а не направленному действию. Случайное образование устойчивого вихря, даже для неинерционной массы, невозможно на период более 0.1 сек.

Следующий скачок начала координат производится по исчерпании знакового ряда кватерниона - переход на октаву. Скачок - линейный, но его значение равно pi, для октав получаем 8 (8 осей симметрии и 1 трансляция).

Таким образом, полная знаковая система - 152 знака - один тройной оборот вектора.

Первый знак комплексного выражения должен быть продолжением последовательности последнего знака октавы, иначе будет срыв по знаку и рассеивание потенциала.

Закон Кулона не рассматривался как закон для организации направленного вихревого процесса, и был перенесен на инерционные массы как основной закон "притяжения" инерционных масс. Учитывая, что потенциал - это не отвлеченная величина, а строго "привязанная" к соответствующей частоте, получим:

Существуют аналогии по использованию значения γj , например, в металлургии - графике Fe - C. На этом графике отображены зависимости насыщения углеродом при различных температурах и давлениях процессов плавки. Аналогичный график и для γj - это график зависимости γj - Е. Как видно из графика, есть и "мертвые" зоны, когда даже увеличение значение потенциала не приводит к изменению значения γj, то есть не будет захвата ионных структур.


Именно эти "мертвые" зоны и используют "объекты", не оставляющие следов в ионных структурах.

Вихрь - это не набор случайных частот. Все частоты должны быть согласованы с частотами внешней среды, и в первую очередь - с частотами решетки среды, в первую очередь - с радиационной решеткой. Кроме того, существует тактовая частота вихря - 71.45004500, и все частоты вихря укладываются в тактовой частоте. При последовательном изменении знака заряда (потенциала) важно, чтобы при последовательной смене .комплексное пространство - кватернион - октава - комплексное пространство - ... не была нарушена преемственность переводной функции, а это зависит уже от значений чисел pi. Здесь и начинается самое сложное в понимании вихря.

Собственно сам вихрь строится следующим образом:

1. Опорная поверхность вихря - это поверхность, образованная лимфой вихря, и имеющая 0 время формирования. Относительно этой поверхности рассчитывается направляющая спирали вихря, спираль оси (тактовая), а также ионная мощность вихря.

Опорная поверхность вихря отстает от геометрически правильного угла на значение, которое формирует значение

pi = 3.1496000010. Опорная поверхность вихря- это основание конуса, вершиной которого является основание вращающегося вектора.

Значение числа pi опорной поверхности вихря - не случайная величина. Так как вихрь - это конкретное силовое воздействие на среду, без восстановления ее, а также преобразование ионных структур. Частоты ионных структур могут совпасть с заданными в вихре, и тогда потенциалы этих частот используются опорной поверхностью для генерации дополнительной мощности. Размерность числа pi = грамм*см. Разложение числа: 2*2*2*31*127*10-4 , т.е. 1.24 * 2.54 = 3.1496.

Радиус спирали и размер "трубки" зависит от значений потенциалов.

Значение числа pi опорной поверхности для кватерниона = 3.6428, для октавы = 3.88.

Минимальное количество частот для образовании трубки вихря равно 12 (без тактовой) и включение дополнительных частот - по 7.

*** Кстати, значение 2.54 - это дюйм, а 1.24 - скрупул. Это античная весовая единица. В Древнем Риме скрупул равнялся 1/24 части унции или 1/288 части либры (что соответствует 1,137 г). В скрупулах обычно определялся, например, вес римских серебряных монет (вес сестерция - 1 скрупул, вес денария - 4 скрупула и т. д.)

Скрупулом также называлась вышедшая из употребления аптечная единица измерения массы и объёма, равная 20 гранам или 1/3 драхмы. Русский аптекарский скрупул равнялся 1,244 г, в английской системе мер 1 скрупул = 1,295 978 196 048 120 г.

Точное значение = 1,236068121691895435064459098444 (функция золотого сечения).

***

При этом максимальное допустимое количество частот в трубке равно 1174, из диапазона частот 53.5000000 с шагом 0.00001250. Вращение трубки и ее движение сопряжено со значением другого числа pi.

Развитие вихря и его движение производится на Земле, но для ионных структур, образованных на Земле, уже рассчитано значение

pi, и это же значение должно быть употреблено для вихря, иначе вместо вихря будет образована полусфера с эффектом "черной дыры", то есть с возрастанием значений гравитационных потенциалов.

Исходное значение (для формирования трубки вихря)числа pi = 6.00000000.

При этом значении шаг внешней спирали вихря примерно равен радиусу вектору и точно сопряжен с опорной поверхностью.