# Не, в каждую он не полезет, не тот случай

Руслан Альбертович Белов

Ебаtь арифмометр - это такая тоска...

Мой член - привереда... Не, в каждую он не полезет, не тот случай. Только в нынешне единственную! Но впечатлительный!!! В небесную красоту не лезет, млеет от восторга, прям беда до красных щек и полного опадания. Правда, бывают такие, что готов он взорваться по простиранию, но это ведь до женитьбы, потому как после он верен, как пень колоде. Или левой ладони, она ведь всегда при нем, не то что эти бухгалтерши с арифмометрами... Ебаtь арифмометр - это такая тоска, если в яичках не набралось до отказа!