# Пирамида Хеопса и Троице-Сергиева лавра

Руслан Альбертович Белов

Пирамида Хеопса и Троице-Сергиева лавра

Пирамида Хеопса за тысячелетия просела в грунт на 8 метров, ведь на тело, погруженное в грунт, выталкивающая сила не действует! А наша Лавра за триста с лишним лет на метр всего просела...