# Грохот в Пятерочке

Руслан Альбертович Белов

Пытался встать - ни разу не получилось.

Сегодня в 20-00 грохнулся наземь в тамбуре Пятерочки - резко упало давление. Пытался встать - ни разу не получилось. Набежали кассиры и покупатели, стали поднимать на ноги - с тем же успехом. Скоро появилась Скорая, пока то, да сё, пришел в себя, и ушел, надев наизнанку снятую врачами куртку. Пошел в другую Пятерочку, она наискосок через дорогу, Пока они так - не пропадем!