# Информация о проф. В.К. Федюкине

Вениамин Константинович Федюкин

Доктор технических наук, профессор, действительный член Академии проблем качества, действи-тельный член Метрологической Академии, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, член-корреспондент Санкт-Петербургской Инженерной Академии.

Федюкин Вениамин Константинович

Fedyukin

Доктор технических наук, профессор, действительный член Академии проблем качества, действи-тельный член Метрологической Академии, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, член-корреспондент Санкт-Петербургской Инженерной Академии.

Автор свыше 200 научных и учебно-методических разработок.

Родился 22 августа 1937 г. в г. Алма-Ата ( ).

Окончил Калининградское Высшее военно-морское училище подводного плавания, являлся офице-ром Советской армии.

С 1965 г. работал заведующим лабораторией кафедры "Материаловедение" механико-машиностроительного факультета Ленинградского Политехнического института им. М.И. Калинина.

С 1980 по 1995 г. осуществлял исследования по термоциклической обработке и другим научным направлениям в научно-исследовательских институтах и внедрял их на предприятиях промышленности.

С 1995 г. работает в Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии (ныне СПбГЭУ), где продолжал ранее проводимые научные исследования в области метрологии и сопротивления материалов. Занимался разработкой новых дисциплин и их методическим обеспече-нием.

В 2002 г. участвовал в открытии новой специальности "Управление качеством".

В настоящее время занимается исследованием и разработкой физической теории сверхдиамагнетиз-ма взамен теории сверхпроводимости электрического тока.

Информация расположена В СПбГЭУ в галерее ученых "Личность в образовании" на сайте http://unecon.ru/oamo/galereya-uchenyh.

После присвоения воинского звания лейтенант военного морского флота СССР Вениамин Констан-тинович женился на своей однокласснице Борисовой Неле Петровне, с которой уже под фамилией Федюкина они прожили 51 год и родили двух сыновей.

Неля Петровна - бухгалтер, окончила Ленинградский торговый институт, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, солист хора народной песни, верный друг, создавшая комфортные условия для его научной и педагогической деятельности.

1965-1974 - заведующий лабораторией кафедры металловедения Ленинградского политехнического института.

1974 г. по 1980 г. - после защиты кандидатской диссертации работал в должности старшего науч-ного сотрудника того же института (ЛПИ).

В 1980 г. был принят на должность старшего научного сотрудника, ученого секретаря Ленинград-ского Междуведомственного Координационного Совета АН СССР. (МКС АН СССР).

В 1982 г. переведен на должность заведующего лабораторией исполняющим обязанности главного ученого секретаря МКС АН СССР.

С 1983 г. по 1988 г. - начальник отдела Всесоюзного Научно-исследовательского технологическо-го института, г. Ленинград.

В 1988 г. принят на должность старшего научного сотрудника Ленинградского филиала Института проблем машиноведения АН СССР.

1990 г. - переведен на должность заведующего сектором ИПМаш АН СССР.

1993 г. - защита докторской диссертации.

1995 г. - переведен на должность заведующего кафедрой, профессора кафедры технологии маши-ностроения Ленинградского государственного инженерно-экономической академии.

С 2006 г. - профессор кафедры управления качеством и машиноведения (УКиМ) Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета.

С 2013 г. по настоящее время - профессор той же кафедры Санкт-Петербургского государственно-го экономического университета.

В 2000-м году Федюкиным В.К. была организована подготовка инженеров-менеджеров по направ-лению 220501 "Управление качеством" со специализацией "Управление качеством в производст-венно-технологических системах" в СПбГИЭА. Поскольку это было 6 направление, то академия была переименована в университет "ИНЖЭКОН".

Федюкиным В.К. была разработана идеология оперативного управления качеством продукции на всех этапах ее жизненного цикла.

Осуществлено 9 выпусков, более 300 инженеров-менеджеров работают на предприятиях Санкт-Петербурга и России. Они занимают должности от инженера по качеству до директора по качеству таких предприятий, как "Арматурный завод", "Силовые машины", "General Motors", "HYUNDAI" и др.

Федюкин В.К. является членом комиссий по итоговой государственной аттестации в СПбГЭУ и ГУАПа, а также членом ученого совета по защитам докторских диссертаций по управлению качест-вом в ГУАПе.

Индивидуальная методология научного познания и преподавания наук профессором В.К. Федюки-ным

Давним увлечением (хобби) В.К. Федюкина является изучения общенаучных, мировоззренческих наук и проблем. В частности, он хорошо знает материалистическую философию, особенно такие ее разделы как диалектика природы и мышления, теория познания и обе логики: формальную и содер-жательную, т.е. диалектическую. Это, по его же признанию, стало научно-методологической базой для всех его творческих достижений. Так, например, он руководствуется основными принципами философской теории скептицизма древнегреческого ученого Пифагора о том, что не следует в науке ничего принимать на веру (без должных доказательств), что "сомнение есть начало всякого познания" и т. д.

Сомнение помогает выявить несоответствия, противоречия, позволяет выявить взаимосвязь проти-воположностей, в сущности (содержании) любого объекта исследования и потом относительно легко находить принципиальные и даже фундаментальные научные решения.

Другим эффективным принципом научного познания является следующий: если проблема долго не решается, то вероятно решение находится в отрицании прежних и выработке противоположных су-ждений (умозаключений). Исходя из этого принципа, у В.К. Федюкина возникла и развита теория низкотемпературной изоляции и супер диамагнетизма взамен ошибочной теории сверхпроводимости веществ.

Вышеуказанные и другие методологические принципы проф. В.К. Федюкин использует и в своей педагогической работе. Таким образом, он приучает студентов к самостоятельному научному позна-нию изучаемых в вузе дисциплин.

В частности, эффект сверхдианамагничиваемости позволяет создать магнитные подвесы тяжелых транспортных средств (магнитные подушки), а так же летательные аппараты (типа НЛО) основан-ные на подъемной силе от взаимовлияния магнитного поля Земли и диамагнитного поля магнитолета. Есть и другие технические решения по использованию сверхдианамагничиваемости веществ.

В методе поиска научного решения проблемы есть принцип, так называемого, "противоположного решения". Суть его состоит в том, что в природе любого объекта или явления существуют во взаи-модействии противоположные свойства и тенденции развития. Если в научной теории разработана только одна из противоположностей, то обычно такая теория "заходит в тупик", т.е. перестает раз-виваться. И возникают проблемы. В таком случае решение теоретических и практических вопросов часто находят в том, что изначально противоречит традиционному решению (мнению). Так, напри-мер, управление механическими свойствами металлов осуществляют обычно методом классической термической обработки (нагрев - выдержка при заданной температуре - регулируемое охлаждение). Метод обычной термообработки (ТО) исчерпан в своем совершенствовании. Считалось, что вы-держка при температуре нагрева обязательна для выравнивания химического состава сплава во всем объеме. Однако, оказалось, что при 4-5-ти кратном нагреве и охлаждении (без выдержек при посто-янной температуре) удается выровнять химический состав сплава, а также существенно улучшить его структуру и механические свойства. Этот нетрадиционный метод термоциклической обработки (ТЦО) металлов, разработанный Федюкиным В.К., является в определённой степени альтернатив-ным (противоположным) известному методу простой термической обработки (ТО).

Основные творческие достижения

Тема 1. Создание метода управления качеством металлических изделий термоциклической обработ-кой (ТЦО).

(Книги)

За разработки технологий ТЦО награжден серебряной и бронзовой медалями Выставки достиже-ний народного хозяйства СССР, а также двумя знаками "Изобретатель СССР" за успешное внедре-ние ТЦО на предприятиях страны.

По методам термоциклической обработки выдано 18 авторских свидетельств на изобретения

За свои инженерные разработки Федюкин В.К. отмечен в Энциклопедии "Инженеры Санкт-Петербурга".

За разработку и внедрение инновационных технологий Федюкин В.К. избран членом-корреспондентом: Международной академий наук высшей школы и Инженерной академии Санкт-Петербурга.

Краткая характеристика методов термоциклической обработки деталей.

Метод термоциклической обработки (ТЦО) металлических изделий, разработанный В.К. Федюки-ным, заключается в 4-6-ти кратном нагреве и ускоренном охлаждении по режимам, зависящим от цели ТЦО. Технология ТЦО позволяет управлять свойствами металлов и изделий из них в широком диапазоне. Режимы ТЦО защищены 18-ю авторскими свидетельствами как изобретения.

В процессе исследований по ТЦО установлено следующее неизвестное ранее явление: полное фазо-вое и структурное превращение в сплавах на основе железа посредством нескольких неполных фазовых и структурных превращений.

Метод ТЦО внедрен на ряде крупных промышленных предприятий страны в период с 1978 по 1990 годы. За эти внедрения автор дважды получил знак "Изобретатель СССР".

Тема 2. Исследования в области метрологии и сопротивления материалов.

За выдающиеся научные достижения в метрологии и в учении о прочности металлов избран действительным членом Метрологической академии РФ.

Критический анализ учение о сопротивлении материала.

Проблема надежности, прочности и работоспособности деталей машин и конструкций зависит от правильности и точности расчетов на прочность, т.е. от адекватности учения о сопротивлении мате-риалов. Профессор Федюкин В.К. в своих исследованиях доказал недостоверность прочностных расчетов выполняемых по, так называемым, напряжениям. Эта грубая неточность расчетов не ком-пенсируется "запасом прочности", то есть увеличением фактической прочности относительно рас-чётной в 2-3 и более раза.

Федюкин В.К. предлагает вести расчеты не по напряжениям (относительным характеристикам), а по реально действующим на изделие силам (нагрузкам). Решение этой проблемы сопротивления материалов позволяет повысить уровень качества техники.

Тема 3. Развитие квалиметрии разработка учебной дисциплины "Квалиметрия".

В СПбГЭУ профессор Федюкин В.К. преподает "Квалиметрию". Его учебниками и другими учебно-методическими материалами пользуются в других вузах страны.

"Квалиметрия" - наука о методах и средствах численной оценки качеств. Федюкин В.К. - автор учебника по квалиметрии, внёс существенный вклад в эту науку тем, что систематизировал имею-щиеся знания и доходчиво изложил их для студентов и специалистов, интересующихся измерениями качеств. Кроме того, автор внесены результаты своих исследований. Например, изложены способы графических определений численных показателей единичных свойств в зависимости от характера (закономерности) соотношения оцениваемого свойства с базовым (эталонным). Развита теория общего (итогового) оценивания качества продукции по совокупности оценок качества на всех этапах жизненного цикла продукции. Есть и другие нововведения.

Тема 4. Разработка и издание учебных и методических материалов дисциплины "Управление каче-ством производственных процессов".

Данные дисциплины, как и "Квалиметрия" являются базовыми авторскими курсами для специаль-ности "Управление качеством".

"Квалитология" - фундаментальная наука о сущности качества и общих законах его развития. Дан-ная дисциплина является авторской, так как она создана единолично профессором Федюкиным В.К. В Квалитологии рассматриваются философские и такие мировоззренческие вопросы качества как: фундаментальное и оперативное качество, объективность и измеримость качества, классификация качеств, сущностная модель качества и др. В содержание Квалитология входят, например, также разделы: методология измерений и оценок качества, взаимосвязь потребностей и качеств продукции или услуг, качество продукции на этапах ее жизненного цикла и др. Квалитология является методо-логической базой для дисциплин "Всеобщее управление качеством", "Квалиметрия", и ряда других дисциплин специальности "Управление качеством".

"Управление качеством производственных процессов" - это новая оригинальная дисциплина. Ее особенностью является то, что управленческие решения и действия основываются на квалиметриче-ской оценке как всего производственного процесса, так и его под процессов. Такой подход позволяет управлять процессами производства продукции и оказания услуг на научно-практической (расчетной) основе.

За успехи в научной и педагогической деятельности по данному направлению избран действитель-ным членом (академиком) Академии проблем качества РФ.

Тема 5. Организация, исследования и разработки коллективных учебников и учебных пособий раз-личных дисциплин кафедры УКиМ.

Товароведение и управление качеством промышленных материалов

История техники и технологии

Машиноведение

Метрология, стандартизация и сертификация

Тема 6. Исследование и разработка физической теории сверхдиамагнетизма взамен теории сверх-проводимости электрического тока.

Решена актуальная научная проблема так называемой "сверхпроводимости электричества" при низ-ких температурах. Показано, что наоборот материалы становятся изоляторами, но приобретают сверхдианамагничиваемость при закритически низких температурах.

Краткая характеристика теории диамагнетизма.

Считается, что при очень низких температурах многие металлы и другие вещества становятся сверхпроводниками электрического тока, то есть переносят электрическую энергию абсолютно без сопротивления. Профессор Федюкин В.К. доказал, что названное сверхпроводимостью явление есть свердианамагничиваемость веществ в обычном магнитном поле при низких температурах. Им разработана фундаментальная теория повышенной намагничиваемости тел и предложены возможные использования этого явления при создании техники будущего.

В частности, эффект сверхдианамагничиваемости позволяет создать магнитные подвесы тяжелых транспортных средств (магнитные подушки), а так же летательные аппараты (типа НЛО) основан-ные на подъемной силе от взаимовлияния магнитного поля Земли и диамагнитного поля магнитолета. Есть и другие технические решения по использованию сверхдианамагничиваемости веществ.

Информацию о проф. В.К. Федюкине

представил доцент каф. УКиМ Г.Н. Зайцев

Е-mail: yvf_spb@km.ru