# Эквалайзер оптических сигналов

Борис Владимирович Шевкопляс

При использовании технологии WDM по одному оптическому волокну может передаваться группа сигналов с разными длинами волн. Так как эти сигналы имеют разное происхождение и в общем случае распространялись по разным цепям, их уровни могут значительно различаться, что нежелательно при их дальнейшем преобразовании, трансляции и приёме. Задача состоит в выравнивании уровней сигналов, имеющих разные длины волн, с помощью предлагаемых эквалайзеров.

Полный текст статьи в формате PDF, 383 кбайт

Эквалайзер оптических сигналов