# Синхронизация в телекоммуникационных системах

С М Сухман

Анализ инженерных решений (учебник в формате PDF, 5030 кбайт)

Оглавление


## Глава 1. Взаимодействие между устройствами по интерфейсу RS-232.


## Глава 2. Взаимодействие устройств типа DTE/DCE в синхронном режиме: типовые решения.


## Глава 3. Взаимодействие устройств типа DTE/DCE в синхронном режиме: нестандартные решения.


## Глава 4. Проскальзывания синхронизации.


## Глава 5. Фазовые помехи.


## Глава 6. Методы синхронизации узлов сетей передачи данных.


## Глава 7. Синхронизация на уровне распознавания и обработки кадров и ячеек.


## Глава 8. Способы кодирования данных для их передачи по каналу связи.


## Глава 9. Выделение синхросигнала и данных из принимаемого сигнала.


## Глава 10. Синхронизация передатчика и приемника тестовых сигналов при измерении длины линий передачи данных.


Электронная версия учебника в формате PDF (5030 Kb)