# Особенности управления потоками данных в интерфейсах семейства R S

Борис Владимирович Шевкопляс

В вашем персональном компьютере почти наверняка есть СОМ-порт, реализующий асинхронную версию интерфейса RS-232. Когда вы подключаете к этому порту модем, то при инсталляции его драйвера обычно предлагается ответить на вопрос √ следует ли использовать управление потоками данных и, если ⌠да■, то какой способ управления вы выбираете: аппаратный или программный? Строго говоря, предпочтителен аппаратный способ как более ⌠быстрый■. Однако применительно к персональному компьютеру при невысоких интенсивностях потоков данных оба способа в равной мере эффективно предотвращают потерю информации, которая могла бы произойти из-за переполнения блоков буферной памяти взаимодействующих устройств. В высокоскоростных системах различия между способами управления потоками данных становятся ощутимыми, и для принятия правильного решения о выборе одного из них следует помнить о некоторых примечательных деталях их реализации. В этой статье рассмотрены оба способа управления, а также смежные решения. Источник информации: журнал "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2004, N9, с. 34 - 36 (часть 1), N10, с. 34 - 36 (часть 2).

Текст статьи в формате PDF (часть 1,__470 кбайт)

Текст статьи в формате PDF (часть 2,__962 кбайта)

________________________________

_