# Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах: выравнивание потоков данных при их параллельной передаче по группе линий связи

Борис Владимирович Шевкопляс

Если в медном или оптоволоконном многожильном кабеле есть незадействованные линии (витые пары проводов или оптические волокна), то можно воспользоваться ими для параллельной передачи данных [1]. При этом используются два основных способа построения системы передачи. Первый способ [2] предусматривает разбиение исходного блока данных на отдельные части, их упаковку в пакеты и независимую параллельную передачу пакетов по линиям связи. На удалённой стороне канала связи пакеты упорядочивают, распаковывают и их содержимое собирают в блок, совпадающий с исходным. Такой способ может оказаться неприемлемым при передаче данных в реальном времени из-за значительной задержки, обусловленной выполнением большого объёма вспомогательных операций и введением служебных данных в передаваемые потоки. В данной статье рассмотрен второй способ, который предусматривает быструю прямую передачу потока параллельных слов по группе линий связи. Приведен известный вариант построения системы передачи и предложен новый, более экономичный, основанный на вероятностной синхронизации. Источник информации: рукопись статьи, опубликованной в журнале "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2006, N6, с. 16 - 18 (часть 1), N7, с. 5 - 8 (часть 2), N8 (часть 3).

Полный текст статьи в формате PDF, 688 кбайт

_______________________

-