# Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах: измерение параметров канала связи

Борис Владимирович Шевкопляс

Для выбора оптимальных маршрутов передачи пакетов данных по компьютерной сети и управления информационными потоками необходимы сведения о её топологии и параметрах каналов связи между узлами. Эти сведения непрерывно отслеживаются и используются маршрутизаторами или иными устройствами. К параметрам каналов связи между каждой парой соседних узлов могут, в частности, относиться задержка распространения сигнала и уровень потерь пакетов, передаваемых в каждом направлении. В существующих сетях для контроля этих параметров используют специальные измерительные пакеты [1, 2]. Можно ли обойтись без столь громоздких средств измерения? В этой статье дан положительный ответ на этот вопрос, а именно, предложены способы измерений и схемные решения, уменьшающие вводимую в поток данных избыточность и основанные на вероятностной синхронизации [3]. Источник информации: рукопись статьи, опубликованной в журнале "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2006, N9 (часть 1), N10 (часть 2).

Полный текст статьи в формате PDF, 385 кбайт

_______________________

-