# Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах: мониторинг уровня ошибок в линии связи

Борис Владимирович Шевкопляс

Одна из основных характеристик линии связи (проводной, радиорелейной, оптоволоконной и т. п.) - уровень ошибок в потоке передаваемых по ней данных. Ошибки в принимаемых данных могут быть вызваны, в основном, факторами логического или физического уровня. К первым относятся потери пакетов данных из-за информационной перегрузки приёмника, ко вторым - перекрёстные помехи, отражения сигнала от неоднородностей линии связи и т. п. В статье рассмотрены встроенные в систему передачи данных средства обнаружения ошибок физического уровня. Предложен способ их мониторинга и схемные решения, уменьшающие вводимую в поток полезных данных избыточность благодаря применению вероятностной синхронизации [1]. Источник информации: рукопись статьи, опубликованной в журнале "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2006, N11.

Полный текст статьи в формате PDF, 290 кбайт

_______________________

Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах: мониторинг уровня ошибок в линии связи