# Передача данных по фантомным цепям телекоммуникационных систем

Борис Владимирович Шевкопляс

Известно, что кабельные линии связи, содержащие группу витых пар медных проводов, обладают некоторыми ⌠скрытыми возможностями■. Они заключаются в том, что помимо использования витых пар по прямому назначению (для передачи данных) каждая из них может рассматриваться как отдельный провод. Совокупность таких проводов позволяет без дополнительного увеличения числа жил кабеля сформировать дополнительные (фантомные) каналы связи или (и) цепи питания удалённых устройств. Основные идеи построения фантомных каналов и цепей предложены более 30 лет назад (см., например, [1]) и, по существу, с тех пор мало изменились. Тем не менее, рассмотренные в этой статье новые решения могут оказаться полезными при проектировании систем передачи данных. В частности, это относится к использованию общей кабельной инфраструктуры для построения офисной телефонной сети и сети Ethernet 10 Base T. Источник информации: рукопись статьи, опубликованной в журнале "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2007, N6, с. 14 - 16.

Полный текст статьи в формате PDF, 374 кбайт

-