# Способ уменьшения объёма буферной памяти узла компьютерной сети

Борис Владимирович Шевкопляс

Также, как и в транспортной сети большого города, в компьютерных сетях в часы пик и не только может наблюдаться перегрузка одного или нескольких каналов связи. При этом часть передаваемых по ним пакетов данных теряется, либо они передаются многократно по причине временной неспособности приёмника их обрабатывать. Для устранения или, по меньшей мере, уменьшения перегрузок сети применяют различные способы управления потоками данных. Все они, помимо прочего, предусматривают наличие в узлах сети блоков буферной памяти типа FIFO (⌠первый вошедший первым выходит■). В этих блоках временно хранятся и ждут своей очереди на передачу пакеты данных, которым не ⌠повезло■ пройти критический участок транспортной сети без задержки в период, когда пробки ещё не было. В статье рассмотрен в значительной степени парадоксальный способ [1] уменьшения требуемого объёма буферной памяти путём добавления к основному потоку проходящих через неё полезных данных дополнительного потока ⌠пустых■ пакетов. Действительно, здравый смысл подсказывает, что повышение интенсивности входного потока увеличивает требуемый объём буферной памяти, не так ли? ≈ В данном случае ≈ нет. Источник информации: рукопись статьи, опубликованной в журнале "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2007, N8, с.14 - 17.

Полный текст статьи в формате PDF, 214 кбайт

-