# Повышение надёжности асинхронной передачи данных по радиоканалу

Борис Владимирович Шевкопляс

В статье сравниваются две структуры асинхронной информационной посылки на входе модулятора радиопередатчика или на выходе демодулятора радиоприёмника; радиоканал как таковой не рассматривается. Первая структура совпадает с принятой в интерфейсах семейства RS [1, 2]. Её недостаток ≈ низкая надёжность синхронизации из-за джиттера стартового импульса и несбалансированность передаваемых кодов по соотношению числа нулевых и единичных битов. Несбалансированность кодов приводит к появлению постоянной составляющей тока или напряжения в схемах демодуляции, а это, в свою очередь, ≈ к ошибкам в принятых данных из-за непостоянства уровня дискриминации сигнала. Вторая структура [3] формируется из нескольких примыкающих друг к другу элементарных старт-стоповых посылок и лишена указанных недостатков. Источник информации: рукопись статьи, опубликованной в журнале "Схемотехника" http://www.dian.ru, 2007, N10.

Полный текст статьи в формате PDF, 220 кбайт

- bklecnijmjlil po p'oipo iii [0i o; ii pkoi o [0i oi '