# Управление потоками данных в компьютерных сетях

Борис Владимирович Шевкопляс

В компьютерных сетях неизбежны потери пакетов данных, в частности, из-за переполнения буферной памяти хотя бы одного из узлов, расположенных на пути от источника к приёмнику, включая последний. Такие потери, связанные с переполнениями, в дальнейшем именуются перегрузками узлов сети. Существует множество способов предотвращения и устранения перегрузок; эти способы, в большинстве своём, основаны на управлении потоками данных. Особое место занимает обслуживание пакетов с учётом их приоритетов. В статье рассмотрен ряд оригинальных технических решений задач повышения качества управления и уменьшения требуемого объёма буферной памяти узлов сети. Идеи этих решений достаточно просты для их воплощения в разработках соответствующих программных и аппаратных средств телекоммуникационных устройств.

Полный текст статьи в формате PDF, 962 кбайт

---