# Техника безопасности зрения: автоматическое выключение оптического сигнала при обрыве кабеля

Борис Владимирович Шевкопляс

При обрыве оптического волокна, по которому передаются сигналы достаточно высокой мощности, существует опасность ожогов при попадании светового луча из места обрыва на сетчатку глаза человека или на кожу. Согласно стандартам IEC 60825-1, -2 международной электротехнической комиссии, предусмотрена защита сервисного персонала от упомянутого воздействия света. В частности, при использовании оптических усилителей класса 3В с уровнем мощности выходного сигнала в пределах 50 - 500 мВт и длиной волны, принадлежащей окну 1550 нм, обрыв оптического волокна должен автоматически сопровождаться уменьшением мощности оптического сигнала ниже 10 мВт (10 дБм). При этом уменьшение мощности должно выполняться за время, меньшее 1 с. В статье рассмотрены варианты построения систем автоматического выключения оптического сигнала при обрыве кабеля.

Полный текст статьи в формате PDF, 412 кбайт

Техника безопасности зрения: автоматическое выключение оптического сигнала при обрыве кабеля