# Оптические концентраторы

Борис Владимирович Шевкопляс

Оптические концентраторы, так же, как и электрические (часто именуемые хабами (Hub)), используются при построении структур типа "Общая шина", в которых каждый абонент может взаимодействовать с каждым при минимальном участии устройств - посредников. В статье рассмотрены наиболее распространённые виды концентраторов.

Полный текст статьи в формате PDF, 559 кбайт

Оптические концентраторы