# Сеть на основе концентратора с оптическим усилителем

Борис Владимирович Шевкопляс

Описан "чисто оптический" концентратор со встроенным усилителем. В нём суммирование входных сигналов, усиление суммарного сигнала и его передача на выходы осуществляются без промежуточного преобразования в электрический сигнал. Рассмотрены составные части такого концентратора, последовательность его изготовления и пример использования.

Полный текст статьи в формате PDF, 338 кбайт

Сеть на основе концентратора с оптическим усилителем