# Схемы управления оптическими усилителями

Борис Владимирович Шевкопляс

В некоторых применениях желательно управлять работой оптических усилителей. В простейшем случае управляющий сигнал должен переводить его из режима усиления в режим "прозрачной" передачи сигнала данных. Возможны и более сложные режимы управления, при которых, например, усиливаются сигналы только одного направления, а уровень сигналов противоположного направления остаётся постоянным, либо этот сигнал вовсе не передаётся и т. п. В статье рассмотрены некоторые схемы управления на основе оптических циркуляторов.

Полный текст статьи в формате PDF, 420 кбайт

Схемы управления оптическими усилителями