# Распределённое усиление оптического сигнала

Борис Владимирович Шевкопляс

При построении цепи из ретрансляторов оптического сигнала на основе легированного эрбием оптического волокна принимаются во внимание следующие факторы. Во-первых, усилитель ретранслятора должен получать энергию накачки от внешнего источника, обычно, от лазера или лазерного диода. Это требует установки ретранслятора в помещении, имеющем сеть электропитания. Во-вторых, с повышением коэффициента усиления увеличиваются собственные шумы усилителя, в основном обусловленные "усиленным спонтанным излучением" (Amplified Spontaneous Emission (ASE)). В рассмотренной в статье системе распределённого усиления оптического сигнала применены группы простых ретрансляторов с общими источниками энергии, при этом режим работы усилителей таков, что их собственные шумы невелики.

Полный текст статьи в формате PDF, 336 кбайт

Распределённое усиление оптического сигнала