# Увеличение дальности действия и разрешающей способности оптического рефлектометра

Борис Владимирович Шевкопляс

Оптический рефлектометр - устройство для зондирования проверяемой оптоволоконной линии связи с целью отыскания в ней неоднородностей. Неоднородности в линии могут возникать, например, при чрезмерном изгибе кабеля, резком перепаде температуры по его длине, обрыве или надломе центральной жилы оптического волокна, плохом совмещении разъёмных соединений и по иным причинам. Иногда неоднородности вводятся специально, например, для обозначения границ между сетями разных собственников или для калибровки рефлектометра, когда расстояние до неоднородности заранее известно с высокой точностью. В статье рассмотрены способы улучшения характеристик рефлектометров.

Полный текст статьи в формате PDF, 501 кбайт

Увеличение дальности действия и разрешающей способно-сти оптического рефлектометра