# Применение реверсивных оптических циркуляторов в Add-drop мультиплексорах

Борис Владимирович Шевкопляс

Реверсивный оптический циркулятор под действием управляющего сигнала может изменять направление передачи данных. Если нормальным считается направление по часовой стрелке, то реверсным - против часовой стрелки. Изменяя настройки циркуляторов, входящих в состав мультиплексора, можно изменять его конфигурацию.

Полный текст статьи в формате PDF, 469 кбайт

Применение реверсивных оптических циркуляторов в Add-drop мультиплексорах