# Преобразователь длин волн оптических сигналов

Борис Владимирович Шевкопляс

Задача преобразования длин волн оптических сигналов часто возникает в системах, использующих технологию WDM (CWDM, DWDM), например, в связи с необходимостью мультиплексирования сигналов от разных источников, когда эти сигналы несовместимы, так как имеют одинаковую длину волны. Один из способов устранения несовместимости состоит в том, что один из конфликтующих сигналов преобразуется из оптического представления в электрическое и обратно, причём вновь полученный оптический сигнал имеет новую длину волны. Такое решение, однако, относительно сложно и функционально негибко. В статье рассмотрены более приемлемые варианты.

Полный текст статьи в формате PDF, 370 кбайт

Преобразователь длин волн оптических сигналов