# Add-drop мультиплексоры на основе интерферометров и F B G -фильтров

Борис Владимирович Шевкопляс

В рассмотренных далее мультиплексорах использована одна из модификаций интерферометра Маха - Цандера (Mach - Zehnder interferometer). В отличие от ранее рассмотренного интерферометра [1], он содержит два последовательно соединённых четырёхполюсных направленных разветвителя - соединителя С1 и С2, для краткости именуемых узлами (Рис. 1, а). Интерферометр имеет два входа IN1, IN2 и два выхода OUT1, OUT2. Логика его работы такова [2]...

Полный текст статьи в формате PDF, 486 кбайт

Add-drop мультиплексоры на основе интерферометров и FBG-фильтров