# Многоволновый генератор оптических сигналов

Борис Владимирович Шевкопляс

Для генерации группы оптических сигналов с разными длинами волн можно использовать соответствующую группу источников света, например, лазерных диодов. Однако такое решение неэкономично и слишком жёстко привязано к аппаратуре. В [1] предложена структура перестраиваемого многоволнового генератора, содержащего оптический циркулятор и два фильтра F1 и F2. Фильтр F1 содержит N решёток Брэгга по числу генерируемых длин волн. Каждая решётка настроена на одну фиксированную длину волны. Фильтр F2 отличается от фильтра F1 тем, что настройка каждой решётки может индивидуально изменяться в незначительных пределах, например, при локальном механическом или тепловом воздействии на область её размещения.В исходном состоянии ...

Полный текст статьи в формате PDF, 262 кбайт

Многоволновый генератор оптических сигналов