# Сеть доступа к общему ресурсу с аппаратной защитой от несанкционированного прослушивания пользовательских сигналов

Борис Владимирович Шевкопляс

Вернёмся к рассмотренной ранее схеме пассивной оптической сети. Описание её работы содержится в [1], поэтому далее не приводится. Здесь показан один из её недостатков и рассмотрены способы его устранения [2, 3]. Сказанное поясняется Рис. 1, на котором показана возможная неоднородность оптической линии связи, соединяющей ведущий узел с пассивным сплиттером. Такая неоднородность может быть обусловлена наличием разъёмного сочленения, точки сплавления оптических волокон или элемента оптоволоконной техники, такого как оптический усилитель, разветвитель и т. п...

Полный текст статьи в формате PDF, 349 кбайт

Сеть доступа к общему ресурсу с аппаратной защитой от несанкционированного прослушивания пользовательских сигналов