# Выделение синхросигнала из оптических потоков данных

Борис Владимирович Шевкопляс

В некоторых системах передачи оптическое волокно используется для пересылки последовательности пакетов данных, разделённых паузами произвольной длины. Одна из таких систем рассмотрена в [1]. Напомним, что в рассмотренном примере пассивной оптической сети ведомые узлы поочерёдно передают пакеты данных ведущему. Из-за различной удалённости ведомых узлов от ведущего уровни сигналов изменяются от пакета к пакету, так что ведущий узел вынужден всякий раз адаптироваться к мощности принимаемого сигнала.В качестве полигона для такой адаптации пакет содержит поле избыточных служебных битов - преамбулу. За время получения преамбулы ведущий узел должен успеть не только приспособиться к изменившемуся уровню сигналов, но и войти в ритм содержащегося в пакете синхросигнала, чтобы безошибочно принять все биты данных. Синхросигнал содержится в пакете в неявном виде; для его восстановления необходимо определить временные границы битовых интервалов...

Полный текст статьи в формате PDF, 364 кбайт

Выделение синхросигнала из оптических потоков данных