# Использование сигналов восходящего потока для накачки усилителей сигнала нисходящего потока

Борис Владимирович Шевкопляс

Сеть доступа к общему ресурсу ([1], Рис. 1) содержит ведущий узел, 16 ведомых узлов, пять сплиттеров и четыре усилителя на основе отрезков оптического волокна, легированного эрбием [2]. Общий ресурс (на рисунке не показан) подключён к ведущему узлу. Каждый узел содержит передатчик Тх, приёмник Rx и циркулятор. Нисходящий и восходящий потоки данных передаются сигналами с длинами волн 1550 и 1480 нм. При этом возможна одновременная передача данных из ведущего узла всем ведомым и из одного из ведомых узлов - ведущему. Взаимодействие ведущего узла с ведомыми [1] далее не рассматривается, так как сущность предложенного решения от-носится к способу усиления сигналов нисходящего потока.Идея состоит в следующем...

Полный текст статьи в формате PDF, 500 кбайт

Использование сигналов восходящего потока для накачки усилителей сигнала нисходящего потока