# Адаптация центрального узла к параметрам оптических передатчиков периферийных узлов

Борис Владимирович Шевкопляс

При построении сетей доступа к общему ресурсу с использованием технологии WDM возникает задача согласования длин волн сигналов, излучаемых передатчиками и поглощаемых приёмниками. В частности, для предотвращения выхода длин волн сигналов, излучаемых передатчиками, за допустимые пределы применяют дорогостоящие высокостабильные компоненты. В [1] предложен способ построения сети, согласно которому в ведомых узлах могут использоваться дешёвые передатчики с невысокой стабильностью и случайным распределением длин волн в определённом диапазоне, а формирование и мониторинг каналов передачи восходящих потоков данных осуществляется автоматически, без участия администратора сети...

Полный текст статьи в формате PDF, 278 кбайт

Адаптация центрального узла к параметрам оптических передатчиков периферийных узлов