# Адаптация периферийных узлов к выделенным им длинам волн

Борис Владимирович Шевкопляс

В некоторых ситуациях, например, при реконфигурировании сети, установке нового оборудования, отказе некоторых узлов и т. п., необходимо перераспределить длины волн, ранее заданные периферийным узлам. Решаемая здесь задача состоит в том, чтобы такое перераспределение происходило в периферийных узлах автоматически, без вмешательства обслуживающего персонала [2]. Предположим, что исходное распределение длин волн между периферийными узлами некоторой сети доступа к общему ресурсу соответствует Рис. 1, а. Передатчики Тх1 - ТхN периферийных узлов соединены оптическими линиями L1 - LN с промежуточным узлом сети, в котором расположен WDM-мультиплексор...

Полный текст статьи в формате PDF, 311 кбайт

Адаптация периферийных узлов к выделенным им длинам волн