# Шунтирование выключенных или неработоспособных узлов сети доступа к общему ресурсу

Борис Владимирович Шевкопляс

Последовательное соединение периферийных узлов в сети доступа к общему ресурсу, показанной на Рис. 1, даёт некоторые преимущества по сравнению с ранее рассмотренными решениями. Например, по сравнению со схемой на основе пассивного сплиттера [1], здесь уменьшено число радиальных связей с периферийными узлами, устранена зависимость мощности сигнала нисходящего потока от числа периферийных узлов, упрощена система синхронизации и её зависимость от удалённости периферийных узлов...

Полный текст статьи в формате PDF, 438 кбайт

Шунтирование выключенных или неработоспособных узлов сети доступа к общему ресурсу