# Уменьшение числа оптических волокон в кольцевых сетях S O N E T / S D H

Борис Владимирович Шевкопляс

Сеть SONET/SDH обычно имеет кольцевую структуру (Рис. 1, а), в которой объединение узлов NE осуществляется с помощью четырёх однонаправленных оптических волокон (линий) L1 - L4. Волокна L1 и L2 используются для однонаправленной передачи данных в противоположных направлениях и образуют основное (рабочее) кольцо. Волокна L3 и L4 используются в аварийных ситуациях и образуют резервное кольцо. Длины волн сигналов, передаваемых по всем оптическим волокнам, одинаковы. В некоторых случаях необходимо уменьшить число оптических волокон в полном кольце или его отдельных сегментах с четырёх до одного. При этом не должно быть нарушения функционирования имеющегося программного обеспечения сети, т. е. замена четырёх волокон одним не должна быть замечена узлами сети.Вариант такой замены в одном сегменте сети показан на...

Полный текст статьи в формате PDF, 410 кбайт

Уменьшение числа оптических волокон в кольцевых сетях SONET/SDH