# Мониторинг исправности оптоволоконного кабеля

Борис Владимирович Шевкопляс

Для оперативного обнаружения обрыва оптоволоконного кабеля длиной, например, 100 км, в нём выделена одна или несколько жил (Рис. 1), [1]. На дальней стороне линии к выделенной жиле подключён отрезок легированного эрбием оптического волокна длиной порядка нескольких метров. Этот отрезок выполняет роль генератора спонтанного излучения с длиной волны 1530 нм под действием излучения накачки с длиной волны 1480 нм со стороны лазерного диода. Спонтанное излучение непрерывно регистрируется фотодиодом приёмника, и в случае исчезновения сигнала S констатируется обрыв линии...

Полный текст статьи в формате PDF, 344 кбайт

Мониторинг исправности оптоволоконного кабеля