# Система контроля пассивной оптической сети с архитектурой "точка - много точек"

Борис Владимирович Шевкопляс

В такой сети все линии связи выполнены оптическими волокнами, в каждой линии одно волокно, по которому сигналы передаются в обоих направлениях. Среди узлов сети имеется один ведущий и N ведомых. Ведущий узел взаимодействует с ведомыми через сплиттер.Одним из недостатков такой сети является отсутствие средств мониторинга целостности связей между ведущим и ведомыми узлами. Точнее, вопреки сказанному, такой мониторинг выполняется автоматически, если все устройства, ведущее и ведомые, активны. В этом случае ведущий узел успешно обменивается данными с каждым из ведомых, а это и означает, что все связи работоспособны. Однако если одно или несколько ведомых узлов выключены, то ведущее устройство неспособно отличить выключенное состояние ведомого узла от обрыва линии, которая к нему подключена. Далее рассмотрена предложенная в [4] система мониторинга целостности связей между ведущим и ведомыми узлами.

Полный текст статьи в формате PDF, 300 кбайт

Система контроля пассивной оптической сети с архитектурой "точка - много точек"