# Примеры систем передачи данных с компенсаций дисперсии

Борис Владимирович Шевкопляс

Дисперсия оптических сигналов при их передаче по оптическому волокну проявляется в "размывании" фронтов импульсов. С увеличением дисперсии исчезают паузы между соседними импульсами, поэтому передача данных становится невозможной. Для компенсации дисперсии используют, в основном, три способа. Первый заключается во введении в линию связи одного или нескольких участков корректирующего оптического волокна, изготовленного по специальной технологии. Этот способ дорог, требует тщательной подгонки длины корректирующих волокон и приводит к громоздким техническим решениям. Второй способ основан на использовании фильтров, в которых применены решётки Брэгга с переменным шагом (CFBG - Chirped Fiber Bragg Grating). Третий способ, по-видимому, наиболее удачный, состоит в том, что сигнал на передающей стороне преднамеренно искажается, но под действием дисперсии по мере распространения постепенно приобретает желаемую форму и на определённом удалении от передатчика в достаточной степени очищается от внесённых искажений.Далее приведены примеры воплощения перечисленных способов в системах передачи данных.

Полный текст статьи в формате PDF, 1153 кбайт

Примеры систем передачи данных с компенсаций дисперсии