# Автоматический выбор оптимальных путей распространения синхросигналов в компьютерных сетях

Борис Владимирович Шевкопляс

При передаче данных между узлами сети желательно, чтобы эти узлы синхронизировались от одного и того же источника. В идеальном случае все узлы сети прямо или косвенно синхронизируются от одного тактового генератора с высоким уровнем точности и стабильности. Если некоторые или все узлы синхронизируются от разных источников, номинально одинаковых, но фактически неизбежно различающихся по частоте, даже незначительно, то возникают "проскальзывания синхронизации". Для предотвращения проскальзываний необходимо введение избыточности в передаваемые информационные кадры и использование дополнительной аппаратуры для их обработки [1]. В [2] предложен способ автоматического установления синхронизации всех узлов сети от единого источника. При этом выбираются кратчайшие пути распространения исходного синхросигнала до узлов и исключаются его "зацикливания" ...

Полный текст статьи в формате PDF, 408 кбайт

Автоматический выбор оптимальных путей распространения синхросигналов в компьютерных сетях