# Система передачи данных со встроенным каналом управления

Борис Владимирович Шевкопляс

Для оперативного обмена управляющей информацией между узлами сети может быть создан отдельный канал связи. На Рис. 1 показан один из вариантов построения такого канала [1].Связь между узлами А и В осуществляется по оптоволоконной линии, содержащей два оптических волокна - верхнее и нижнее. Данные из порта D1-A узла А передаются в порт D1-В узла В по верхнему оптическому волокну через два верхних оптических циркулятора [2]. По этому же оптическому волокну во встречном направлении из порта С1-В блока управления узла В в порт С1-А блока управления узла А передаётся поток служебной (управляющей) информации...

Полный текст статьи в формате PDF, 209 кбайт

Система передачи данных со встроенным каналом управления