# Уменьшение пауз между пакетами восходящего потока данных в пассивной оптической сети доступа к общему ресурсу

Борис Владимирович Шевкопляс

Вновь вернёмся к схеме "классической" пассивной оптической сети [1], содержащей ведущий узел, удалённый от него сплиттер и ряд ведомых узлов, соединённых со сплиттером индивидуальными оптическими волокнами. Описание её работы содержится в [1], поэтому далее не приводится. Здесь показан один из её недостатков, связанный с неоправданными потерями времени на границах между таймслотами (пакетами) восходящего (направленного к ведущему узлу) потока данных, и рассмотрен способ его устранения [2]. Особенность такой оптической сети состоит в том, что уровни сигналов, поочерёдно (на уровне таймслотов) поступающих от ведомых узлов в ведущее, могут сильно различаться. Эти различия обусловлены множеством причин, например, разбросом расстояний между ведущим и ведомыми узлами, разным качеством последовательно соединённых оптических волокон и переходных элементов по разным направлениям и т. п.Как показано на Рис. 1, а, сигналы на стыке двух таймслотов, соответствующих данным от некоторых ведомых узлов Х и Y, заметно различаются по мощности...

Полный текст статьи в формате PDF, 316 кбайт

Уменьшение пауз между пакетами восходящего потока данных в пассивной оптической сети доступа к общему ресурсу