# Усовершенствование сети доступа к общему ресурсу заменой сплиттеров коммутаторами

Борис Владимирович Шевкопляс

Классическая сеть доступа к общему ресурсу [1] обладает, среди прочих, тремя недостатками. 1. Использование сплиттеров приводит к дроблению мощности сигнала нисходящего потока данных. Так, при использовании сплиттера, разделяющего сигнал на 32 направления, и максимально допустимом затухании сигнала, равном 21 дБ, расстояние между ведущим и любым ведомым узлами не должно превышать 10 км [2].2. Так как нисходящий поток доступен одновременно всем ведомым узлам, то не обеспечивается конфиденциальность передачи данных. Любой ведомый узел может перехватывать ("подслушивать") данные, адресованные любому другому ведомому узлу.3. Восходящий поток данных формируется согласно расписанию, которое составляется ведущим узлом и рассылается ведомым, так что каждое из них знает, в какой период времени ему разрешён доступ к ведущему узлу. Однако из-за неисправности узла или по злому умыслу пользователя может случиться так, что узел будет выходить на связь не в соответствии с расписанием или даже постоянно посылать мешающие сигналы, парализующие работу сети.В [2] предлагается устранить указанные недостатки полной или частичной заменой сплиттеров коммутаторами. Рассмотрим соответствующие варианты построения сетей доступа...

Полный текст статьи в формате PDF, 209 кбайт

Усовершенствование сети доступа к общему ресурсу заменой сплиттеров коммутаторами