# Упрощение аппаратуры оптических передатчиков периферийных узлов сети доступа к общему ресурсу

Борис Владимирович Шевкопляс

В традиционной схеме сигналы с нужными длинами волн генерируются в соответствующих периферийных узлах 1 - 16. С увеличением числа используемых длин волн возрастает плотность их размещения в диапазонах прозрачности оптического волокна, т. е. уменьшаются расстояния между ними, поэтому возрастают требования к стабильности их генерации. Так как в периферийных узлах, вероятнее всего, для уменьшения их стоимости используются дешёвые источники электропитания, а разность температур в помещениях, где размещены периферийные узлы сети, может быть значительной, необходимо использовать высокостабильные (и, следовательно, дорогие) генераторы несущих сигналов с заданными длинами волн. Альтернативный вариант [2] - установить один общий для всей сети многоканальный генератор несущих сигналов с нужными длинами волн в центральном узле (офисе). В этом случае...

Полный текст статьи в формате PDF, 454 кбайт

Упрощение аппаратуры оптических передатчиков периферийных узлов сети доступа к общему ресурсу