# Сеть доступа к общему ресурсу со встроенными средствами увеличения числа подключаемых абонентов; особенности прокладки кабелей

Борис Владимирович Шевкопляс

Независимо от используемой технологии передачи данных, при прокладке кабелей сети доступа к общему ресурсу желательно выполнить следующие условия. Во-первых, следует предусмотреть возможность быстрого (без прерывания работы сети) подключения к ней новых абонентов. Во-вторых, процесс подключения новых абонентов к сети должен быть простым для снижения стоимости монтажных работ. Эти условия в значительной мере выполнены в конструктивном решении, предложенном в [1] и рассмотренном в первой части статьи. Во второй части рассмотрены решения, обеспечивающие уменьшение числа оптических волокон в кабеле.

Полный текст статьи в формате PDF, 613 кбайт

Сеть доступа к общему ресурсу со встроенными средствами увеличения числа подключаемых абонентов; особенности прокладки кабелей