# Малоразмерная управляющая оптическая сеть с повышенной надёжностью

Борис Владимирович Шевкопляс

"Малоразмерной" здесь названа сеть диаметром порядка 200 м или менее, предназначенная, в основном, для сбора информации от датчиков и управления механическими или иными исполнительными устройствами. Такие сети могут использоваться в самолётах, автомобилях, кораблях, в системах управления технологическими процессами и т. п. Одно из основных требований, предъявляемых к таким сетям - повышенная надёжность. В частности, необходимо, чтобы отказ узла сети не препятствовал обмену данными между другими её узлами. Рассмотрим варианты [1] построения сетей, удовлетворяющих этим требованиям...

Полный текст статьи в формате PDF, 421 кбайт

Малоразмерная управляющая оптическая сеть с повышенной надёжностью