# Ускорение передачи аварийного сигнала по оптической сети

Борис Владимирович Шевкопляс

В синхронных сетях с коммутируемыми каналами, таких как SDH, Е1, Т1 и др. предусмотрена реакция на неисправности оборудования, например, на обрывы оптических линий. В качестве примера рассмотрим фрагмент оптической сети, показанный на Рис. 1 [1]. Этот фрагмент может являться частью кольцевой или любой другой сети. Он содержит соединённые однонаправленными оптическими линиями узлы А - источник данных, Е - приёмник данных и промежуточные узлы В, С и D. Данные между узлами передаются в составе информационных кадров. Каждый кадр, помимо поля данных, содержит заголовок, в котором передаётся служебная информация, в частности, признаки ошибок: AIS (Alarm Indication Signal - сигнал индикации аварии) и RDI (Remote Defect Indication - индикатор дефекта на удалённой стороне).В традиционном варианте (Рис. 1, а) оповещение узлов сети о неисправности происходит в такой последовательности...

Полный текст статьи в формате PDF, 232 кбайт

Ускорение передачи аварийного сигнала по оптической сети