# Стабилизация уровня мощности сигнала на входе удалённого приёмника

Борис Владимирович Шевкопляс

При передаче данных по волоконно-оптической линии связи возможна нестабильность уровня мощности сигнала на входе удалённого приёмника. Нестабильность может быть вызвана разными причинами: дефектами разъёмных соединений, перепадами температуры, чрезмерным изгибом оптического кабеля и т. п. Для стабилизации уровня мощности можно воспользоваться предложенной в [1] идеей построения системы передачи данных, представленной на Рис. 1. Система содержит входной 1 и выходной 2 усилители, управляемый аттенюатор 3, измеритель мощности 4, вычитатель 5, генератор 6 тестового сигнала, WDM-мультиплексор 7 и WDM-демультиплексор 8. Элементы 1, 6 и 7 расположены на ближней стороне линии связи, остальные элементы - на дальней стороне...

Полный текст статьи в формате PDF, 190 кбайт

Стабилизация уровня мощности сигнала на входе удалённого приёмника