# Кольцевая сеть с дублированным центральным узлом

Борис Владимирович Шевкопляс

Для повышения надёжности кольцевой сети доступа (Рис. 1) к общему ресурсу следует, в частности, предусмотреть компенсацию отказа центрального узла Z. В [1] предлагается использовать для этого известный метод дублирования аппаратуры, при котором вместо отказавшего узла в работу включается резервный. Далее рассмотрены варианты подключения дублированного центрального узла (Z1, Z2) к одной или двум кольцевым линиям связи с промежуточными узлами. В сети, показанной на Рис. 1, центральный узел Z включён в разрыв кольцевой линии связи через сплиттер...

Полный текст статьи в формате PDF, 256 кбайт

Кольцевая сеть с дублированным центральным узлом