# Рамете(дополнение)

Дмитрий Иванович Сотников

РАЗМЕРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРМИНЫ(РаМеТе), как один из языков СЕМЯ =1-й вариант

Использует в своей структуре АудиоЗнак(АЗ) _ дефис внизу. Называется ДЛИ(длина) или сокращённо ДИ(дистанция) !-й столбец-запись на рус.яз, 2-й ст. АЗ запись, 3-й ст произнош. АЗЗ, ..-4-й ст.-примеч-сокращ. произнош, 5-ст.-резерв

1

2

3

4

5

Метр длины

0_м

родлим

оди

1 метр длины

1_м

нидлим

иди

10 м длины

вови_

вовидлим

вовиди

100 м длины

вову_

вовудлим

вовуди

1000 м длины- км

вова_

вовадлим

вовади

Метр квадратный

0_2м

родлидум

одиду

1 м кв.

1_2м

нидлидум

идиду

100 м кв - ар

вову_2

вовудлидум

вовудиду

Метр кубический

0_3м

родликам

одика