# Диагноз

Азамат Заир

диагноз


окна домов никогда

не открываются

куда мы хотим


каждый считает что

именно из его окна

открывается самый скучный

вид на свете

по-моему развитие

человечества после

изобретения телеги

ошибочно

иначе сегодня мы бы ютились

не в стоячих коробках

а в домиках с колесами

то есть как цыгане

и туристы


и не смогли бы нас покорить

вещи